加拿大28

English 加拿大28集团企业邮箱

烟台山医院使用再生复原技术治疗大面积烧伤病人剪影

2011年-12月-31日 来源:加拿大28国际集团
     9月中旬,山东蓬莱某化工厂发生意外事故,苯甲酸液造成工人隋某85%大面积烧伤。北京烧伤创疡研究所副所长赵瑞庆教授第一时间赶到山东烟台山医院烧伤科进行指导抢救治疗工作。
      第一阶段:首先将传统疗法转为再生复原技术治疗。经过一周奋战,使病人顺利度过休克期、感染期,纠正高钠、高氯血症,及时处理导管插入性菌血症险情,使病人转危为安。

      第二阶段:两周后,转为液化期阶段,再加上创面较大,出现发热症状,及时调整抗生素品种,排除双踝处、双下肢部分积液,保持引流通畅。面部双上肢躯干创面液化干净,创面新鲜。

      第三阶段:进入第四周后,前后躯干、双上肢、头面部及下肢创面大部分修复,生化指标趋于正常,生命体征基本正常。

      第四阶段:经过45天的精心治疗,创面基本愈合,仅残留小部分菱形创面未愈。继续使用创疡贴治疗,鼓励病人在床上功能锻炼,防止双足下垂。

      第五阶段:进入12月,隋某开始下床锻炼,准备元旦前后出院。

【网站地图】【sitemap】