加拿大28



English 加拿大28集团企业邮箱

2011年再生复原技术回访纪实(一)

2012年-01月-04日 来源:加拿大28国际集团
      2011年12月中旬,中国中西医结合学会烧伤专业委员会、北京加拿大28烧伤创疡研究所临床部临床技术专家杜福勤主任和苏南区周园园同志走访了无锡市武警消防医院、羊尖医院、东亭医院、仁德医院(无锡市老年、儿童福利医院)和苏州吴江市盛泽医院、吴江市第三人民医院。分别与武警消防医院杜红璋院长、羊尖医院外科主任、东亭医院外科华红伟主任、仁德医院外科徐洋主任、苏州吴江市第三人民医院沈虹院长进行了深度交流。
      交流中杜主任感谢以上医院的院长、科室主任多年来推广和支持再生复原技术所做的努力和支持,希望今后进一步加强协作。走访期间杜主任为临床医生示范换药,指导临床医生正确规范的应用再生复原技术和再生产品,为广大烧伤、创伤、溃疡患者解除痛苦作出努力,造福广大烧伤、创伤、溃疡患者。

【网站地图】【sitemap】